Memcache API and Integration (7.x-0.0) - en to fi translation catalogue (18 entries)

en: Value
fi: Arvo

en: Operation
fi: Toimenpide

en: Property
fi: Ominaisuus

en: Key
fi: Avain

en: Memcache status
fi: Memcachen tila

en: Show memcache statistics at the bottom of each page
fi: Näytä Memcache-tilastot joka sivun alaosassa

en: These statistics will be visible to users with the 'access memcache statistics' permission.
fi: Nämä tilastot näkyvät käyttäjille, joilla on ”Näytä Memcache-tilastot”-käyttöoikeus

en: Memcache statistics
fi: Memcache-tilastot

en: Memcache Admin
fi: Memcachen hallinta

en: Adds a User Interface to monitor the Memcache for this site.
fi: Lisää käyttöliittymän sivuston Memcachen tarkkailuun.

en: Show or hide memcache statistics at the bottom of each page.
fi: Näytä tai piilota Memcache-tilastot joka sivun alaosassa

en: Performance and scalability
fi: Suorituskyky ja skaalautuvuus

en: Access memcache statistics
fi: Näytä Memcache-tilastot

en: Memcache version
fi: Memcachen versio

en: Memcached version
fi: Memcached:n versio

en: Memcache integration
fi: Memcachen integraatio

en: Memcache integration functions are loaded
fi: Memcachen integraatiofunktiot on ladattu

en: Memcache integration is not currently loaded.
fi: Memcachen integraatiofunktioita ei ole ladattu.
