Memcache API and Integration (7.x-0.0) - en to uk translation catalogue (17 entries)

en: Value
uk: Значення

en: Operation
uk: Дія

en: Property
uk: Властивість

en: Key
uk: Ключ

en: Memcache status
uk: Стан Memcache

en: Show memcache statistics at the bottom of each page
uk: Показувати статистику Memcache унизу кожної сторінки

en: Memcache statistics
uk: Статистика Memcache

en: Show or hide memcache statistics at the bottom of each page.
uk: Включення/вимикання відображення статистики memcache унизу кожної сторінки.

en: View the statistics for this site's memcache.
uk: Перегляд статистики memcache для цього сайту.

en: Performance and scalability
uk: Швидкодія і масштабованість

en: Access memcache statistics
uk: Доступ до статистики memcache

en: Hit
uk: З кешу

en: Memcache version
uk: Версія Memcache

en: Memcache integration
uk: Інтеграція Memcache

en: Memcache integration functions are loaded
uk: Функції інтеграції Memcache завантажені

en: Memcache integration is not currently loaded.
uk: Наразі інтеграція Memcache не завантажена.

en: Check README.txt and ensure that memcache.inc is configured correctly in settings.php
uk: Прочитайте файл README.txt і впевніться в належному налаштування memcache.inc у файлі settings.php
