Migrate (7.x-2.1) - en to unknown language translation catalogue (51 entries)

en: Title
target: Título

en: Status
target: Estado

en: Operations
target: Operações

en: Development
target: Desenvolvimento

en: Type
target: Tipo

en: Description
target: Descrição

en: Disabled
target: Desativado

en: Priority
target: Prioridade

en: Overview
target: Vista global

en: Reset
target: Reiniciar

en: Message
target: Mensagem

en: Country
target: País

en: Image
target: Imagem

en: Import
target: Importar

en: Default
target: Por defeito

en: Low
target: Baixa

en: Unknown
target: Desconhecido

en: Imported
target: Importado

en: Error
target: Erro

en: Done
target: Operação concluída

en: Warning
target: Aviso

en: N/A
target: N/D

en: Medium
target: Médio

en: Destination
target: Destino

en: Comment: Subject
target: Comentário: Assunto

en: Node: Body
target: Nó: Corpo de texto

en: Node: Published
target: Nó: Publicado

en: Level
target: Nível

en: Operation
target: Operação

en: Messages
target: Mensagens

en: No items selected.
target: Nenhum item selecionado.

en: Source
target: Fonte

en: Features
target: Funcionalidades

en: Query
target: Consulta

en: Notice
target: Aviso

en: Migrate
target: Migrar

en: Complete
target: Concluída

en: Execute
target: Executar

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: Node: Promoted to front page
target: Nó: Promovido a página inicial

en: Rating
target: Classificação

en: Migration
target: Migração

en: User: Language
target: Utilizador: Idioma

en: Node: Teaser
target: Nó: Resumo

en: Total rows
target: Total de linhas

en: Enter a comma-separated list of words to describe your content.
target: Insira uma lista de palavras, separadas por vírgulas, para descrever o seu contéudo.

en: Invalid PHP memory_limit !limit
target: Valor inválido de PHP memory_limit !limit

en: New object was not saved, no error provided
target: Novo objeto não foi guardado, nenhum erro foi fornecido

en: Memory usage is !usage (!pct% of limit !limit), resetting statics
target: A utilização da memoria é !usage (!pct% do limite !limit), reiniciando as estatísticas

en: Memory usage is now !usage (!pct% of limit !limit), not enough reclaimed, starting new batch
target: A memória usada atualmente é !usage (!pct% do limite !limit), não foi suficiente recuperada, começando um novo batch

en: Memory usage is now !usage (!pct% of limit !limit), reclaimed enough, continuing
target: A memória usada atualmente é !usage (!pct% do limite !limit), suficiente foi recuperada, continuando
