Migrate (7.x-2.3) - en to unknown language translation catalogue (54 entries)

en: Title
target: 标题

en: Body
target: 正文

en: Status
target: 状态

en: Operations
target: 操作

en: Development
target: 开发

en: Type
target: 类型

en: Description
target: 描述

en: Disabled
target: 禁用

en: Priority
target: 优先

en: Overview
target: 概述

en: Reset
target: 重置

en: Message
target: 消息

en: Import
target: 导入

en: Default
target: 默认

en: Update
target: 更新

en: Low
target: 低

en: Unknown
target: 未知

en: Error
target: 错误

en: Options
target: 选项

en: Done
target: 完成

en: Module
target: 模块

en: Creation date
target: 创建日期

en: items
target: 项目

en: Warning
target: 警告

en: Medium
target: 中等

en: Destination
target: 目标

en: Class
target: 类别

en: Level
target: 级

en: Operation
target: 操作

en: Updated date
target: 更新日期

en: seconds
target: 秒

en: Stop
target: 停止

en: Messages
target: 信息

en: No items selected.
target: 无选中项。

en: Source
target: 源

en: Features
target: 特性

en: Query
target: 查询

en: Notice
target: 注意

en: Migrate
target: 迁移

en: Complete
target: 完成

en: Execute
target: 执行

en: Machine name
target: 机读名称

en: Source data
target: 自设资料:

en: Importing
target: 导入中

en: Migration
target: 迁移

en: Dependencies
target: 依赖关系

en: Total rows
target: 总行数

en: Enter a comma-separated list of words to describe your content.
target: 输入一列单词以描述您的内容并用逗号隔开

en: Invalid PHP memory_limit !limit
target: 无效的 PHP memory_limit !limit

en: New object was not saved, no error provided
target: 未保存新对象，未提供任何错误

en: Memory usage is !usage (!pct% of limit !limit), resetting statics
target: 内存使用量为 !usage (限量值 !limit 的!pct%), 重置统计

en: Memory usage is now !usage (!pct% of limit !limit), not enough reclaimed, starting new batch
target: 内存现使用量为 !usage (限量值 !limit 的!pct%)，回收不足，正在开始新的批处理

en: Memory usage is now !usage (!pct% of limit !limit), reclaimed enough, continuing
target: 内存现使用量为 !usage (限量值 !limit 的!pct%)，回收充足，正在继续

en: Type: !type
target: 类型: !type
