Minimal Timeline (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (10 entries)

en: True
ar: صحيح

en: False
ar: خطأ

en: Top
ar: الأعلى

en: Views
ar: الرؤى

en: Horizontal
ar: أفقي

en: Vertical
ar: عمودي

en: Bottom
ar: الأسفل

en: Mode
ar: النمط

en: Left
ar: اليسار

en: Right
ar: اليمين
