Mini Panel Reference (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Default
target: Standard

en: Fields
target: Felt

en: Contains
target: Inneholder

en: Size of textfield
target: Størrelse på tekstfelt

en: Autocomplete text field
target: Tekstfelt med autofullfør

en: Autocomplete matching
target: Autofullførmetode

en: Starts with
target: Begynner med
