Mini Panel Reference (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Default
target: 默认

en: Fields
target: 字段

en: Contains
target: 包含

en: Size of textfield
target: 文本框的大小

en: Autocomplete text field
target: 自动完成的文本字段

en: Autocomplete matching
target: 自动匹配

en: Starts with
target: 始于
