Minify Source HTML (7.x-1.10) - en to de translation catalogue (14 entries)

en: Performance
de: Leistung

en: Performance and scalability
de: Leistungsstärke und Skalierbarkeit

en: Administer Minify HTML Module
de: Minify HTML  verwalten

en: Perform administration tasks for Minify HTML module.
de: Führe Verwaltungsaufgaben für das Modul Minify HTML durch.

en: Minified Source HTML.
de: Komprimierter HTML-Quellcode

en: Toggle minified HTML on or off.
de: HTML-Komprimierung einschalten oder ausschalten

en: Minify Source HTML
de: HTML-Quelltext minimieren

en: Minify the contents of the Drupal page
de: Die Inhalte der Drupal-Seiten minimieren

en: Strip comments from the source HTML
de: Kommentare aus dem HTML-Quelltext entfernen

en: If checked, strip HTML comments and multi-line comments in @script and @style tags.
de: Wenn aktiviert, werden HTML-Kommentare und mehrzeilige Kommentare in @script und @style Tags entfernt.

en: Preg error. The error code is %error. You can view what this error code is by viewing http://php.net/manual/en/function.preg-last-error.php
de: Preg-Fehler. Der Fehlercode lautet %error. Sie können diesen Fehlercode unter http://php.net/manual/en/function.preg-last-error.php einsehen.

en: Minify Source HTML settings
de: Einstellungen für die HTML-Quellcode-Verkleinerung

en: Settings that control how the HTML is minified
de: Einstellungen, die steuern, wie das HTML minimiert wird

en: Minifyhtml failed on %path
de: Minifyhtml ist bei %path fehlgeschlagen
