Minify HTML (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: You are not authorized to access this page.
target: Não está autorizado a aceder a esta página.

en: Access denied
target: Acesso negado

en: @site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
target: O site @site está neste momento em manutenção. Contamos voltar rapidamente. Obrigado pela sua compreensão.

en: Page not found
target: Página não encontrada

en: Site under maintenance
target: Sítio em manutenção
