Minify HTML (7.x-1.2) - en to ug translation catalogue (2 entries)

en: @site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
ug: تور بېكەت يېڭىلىنىۋاتىدۇ......@

en: Page not found
ug: بەت تېپىلمىدى
