Multilingual Panels (7.x-1.0) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Default
fr: Par défaut

en: Error
fr: Erreur

en: Finish
fr: Finir

en: Invalid pane id.
fr: Identifiant (ID) de volet invalide.
