Mobile Detect (7.x-1.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Not found
uk: Не знайдено

en: Mobile
uk: Мобільний

en: false
uk: хибність

en: true
uk: істина

en: Found
uk: Знайдено

en: Tablet
uk: Планшет
