Mobile Switch (7.x-1.2) - en to pa translation catalogue (3 entries)

en: User interface
pa: ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ

en: Yes
pa: ਹਾਂ

en: No
pa: ਨਹੀਂ
