Mobile Switch Block (7.x-1.0-beta2) - en to ja translation catalogue (6 entries)

en: User interface
ja: ユーザーインターフェース

en: view
ja: ビュー

en: version
ja: バージョン

en: default
ja: デフォルト

en: standard
ja: 標準

en: site
ja: サイト
