Mobile Switch Block (7.x-2.0-beta1) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: User interface
gu: વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ

en: view
gu: જુઓ

en: default
gu: મૂળભૂત

en: standard
gu: પ્રમાણભૂત
