Mobile Switch Block (7.x-2.0-alpha1) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: User interface
fr: Interface utilisateur

en: view
fr: voir

en: default
fr: défaut

en: Cookie lifetime
fr: Durée de vie du cookie
