Mobile Switch Block (7.x-2.0-beta1) - en to nl translation catalogue (5 entries)

en: User interface
nl: Gebruikersinterface

en: view
nl: weergeven

en: version
nl: versie

en: default
nl: standaard

en: standard
nl: standaard
