Mobile Switch Blocks (7.x-1.0-alpha1) - en to km translation catalogue (2 entries)

en: User interface
km: ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ

en: Not restricted
km: មិន​ត្រូវ​បាន​​ដាក់​កម្រិត
