Mobile Switch Blocks (7.x-1.0-alpha1) - en to my translation catalogue (2 entries)

en: User interface
my: အသုံးပြုသူအသွင်အပြင်

en: Not restricted
my: ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ
