Modernizr (7.x-3.8) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: footer
target: rodapé

en: header
target: cabeçalho

en: Inline
target: Em linha

en: Not installed
target: Não instalado

en: Error reporting
target: Relatórios de erros
