Module analyzer (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Development
target: توسعه

en: Type
target: نوع

en: Description
target: شرح

en: Enable
target: فعال

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: Summary
target: خلاصه

en: Icon
target: شمایل

en: Modules
target: ماژول‌ها

en: n/a
target: هیچ

en: Error
target: خطا

en: Warning
target: اخطار

en: OK
target: موافقت

en: Info
target: اطلاعات

en: Module name
target: نام ماژول

en: Machine name
target: نام دستگاه

en: No content available.
target: هیچ محتوایی در دسترس نیست.
