Module Filter (7.x-1.6) - en to fr translation catalogue (26 entries)

en: Operations
fr: Actions

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Enabled
fr: Activé

en: Required
fr: Requis

en: Name
fr: Nom

en: All
fr: Tout

en: Throttle
fr: Auto-régulation

en: Other
fr: Autre

en: Tabs
fr: Onglets

en: Incompatible with this version of Drupal core
fr: Incompatible avec cette version du noyau de Drupal.

en: This version is incompatible with the !core_version version of Drupal core.
fr: Cette version est incompatible avec la version !core_version du noyau de Drupal.

en: Incompatible with this version of PHP
fr: Incompatible avec cette version de PHP

en: This module requires PHP version @php_required and is incompatible with PHP version !php_version.
fr: Ce module requière la version @php_required de PHP et est incompatible avec la version !php_version.

en: Unavailable
fr: Indisponible

en: Filter list
fr: Filtrer la liste

en: Themes module list into tabs.
fr: Afficher la liste des modules dans des onglets.

en: administer module filter
fr: administrer module filter

en: Filter the modules list.
fr: Filtrer la liste des modules.

en: Requires: !module-list
fr: Requiert : !module-list

en: Required by: !module-list
fr: Requis par : !module-list

en: Configure settings for Module Filter.
fr: Paramètres de configuration de Module Filter

en: Administer Module Filter
fr: Administrer Module Filter

en: Configure how Module Filter performs.
fr: Configurer la manière de procéder de Module Filter

en: Number of enabled modules
fr: Nombre de modules activés

en: !enabled of !total
fr: !enabled sur !total

en: Divide module groups into tabbed list.
fr: Sépare les groupes de modules sous forme de liste d'onglets.
