Module Filter (7.x-1.6) - en to gu translation catalogue (10 entries)

en: Operations
gu: ક્રિયાઓ

en: Description
gu: વર્ણન

en: Disabled
gu: નિષ્ક્રિય

en: Enabled
gu: સક્રિય

en: Administration
gu: સંચાલન

en: Version
gu: આવૃતિ

en: Required
gu: જરૂરી

en: Name
gu: નામ

en: All
gu: બધા

en: Other
gu: અન્ય
