Module Filter (7.x-1.6) - en to ko translation catalogue (29 entries)

en: Operations
ko: 작업

en: Description
ko: 설명

en: Disabled
ko: 사용 안 함

en: Enabled
ko: 사용

en: Administration
ko: 관리

en: Version
ko: 버전

en: Required
ko: 필수사항

en: Name
ko: 이름

en: All
ko: 전체

en: Throttle
ko: 조절

en: Other
ko: 기타

en: Tabs
ko: 탭

en: incompatible
ko: 호환성 없음

en: Incompatible with this version of Drupal core
ko: 이 버전의 드루팔 코어와 호환되지 않습니다.

en: This version is incompatible with the !core_version version of Drupal core.
ko: 이 버젼은 드루팔 코어 버젼 !core_version 과 호환되지 않습니다.

en: Incompatible with this version of PHP
ko: 해당 PHP의 버젼과 호환성이 없습니다.

en: This module requires PHP version @php_required and is incompatible with PHP version !php_version.
ko: 이 모듈은 PHP 버젼 @php_required 를 필요로 하며 PHP 버젼 !php_version 과 호환되지 않습니다.

en: Unavailable
ko: 가능하지 않음

en: Filter list
ko: 목록 거르기

en: Module filter
ko: 모듈 필터

en: Filter the modules list.
ko: 모듈들의 목록을 거릅니다.

en: Requires: !module-list
ko: 다음 모듈에 의존: !module-list

en: Required by: !module-list
ko: 다음 모듈이 의존: !module-list

en: Configure settings for Module Filter.
ko: 모듈 필터를 설정합니다.

en: Administer Module Filter
ko: 관리자 모듈 거르개

en: Configure how Module Filter performs.
ko: 모듈 거르개가 어떻게 수행될지 설정합니다.

en: Settings used with the tabs view of the modules page.
ko: 모듈 페이지의 탭 보기에 사용될 설정들

en: Number of enabled modules
ko: 활성화된 모듈들의 숫자

en: !enabled of !total
ko: !enabled / !total
