Modules Checklist (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: enabled
target: 启用

en: enable
target: 启用

en: Status
target: 状态

en: Type
target: 类型

en: Subject
target: 主题

en: Email notification
target: 电子邮件通知

en: disabled
target: 禁用

en: optional
target: 可选

en: required
target: 必选

en: Reset
target: 重置

en: None
target: 无

en: Message
target: 消息

en: installed
target: 已安装

en: uninstalled
target: 已卸载

en: Timestamp
target: 时间戳

en: User
target: 用户

en: To
target: 到

en: This field is required.
target: 此字段为必选项。

en: module
target: 模块

en: No results found.
target: 未找到任何结果。

en: IP address
target: IP地址

en: Status report
target: 状态报告

en: Module Name
target: 模块名

en: Unix timestamp of when event occurred.
target: 事件发生时的Unix时间戳。

en: Warning: Give to trusted roles only; this permission has security implications.
target: 警告：只分配给受信任的角色；此权限可能会引起安全问题。

en: Event Type
target: 事件类型
