Modules weight (7.x-1.5) - en to eo translation catalogue (6 entries)

en: disabled
eo: malŝaltita

en: Description
eo: Priskribo

en: Disabled
eo: Malŝaltita

en: Weight
eo: Pezo

en: Settings
eo: Agordoj

en: Name
eo: Nomo
