Mongodb (7.x-1.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (24 entries)

en: delete
target: நீக்குக

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Type
target: வகை

en: List
target: பட்டியல்

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: error
target: வழு

en: Date
target: திகதி

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Message
target: தகவல்

en: Weight
target: நிறை

en: none
target: இல்லை

en: User
target: பயனாளர்

en: Block
target: கட்டம்

en: Hostname
target: ஓம்புனர் பெயர்

en: Filter
target: வடிகட்டி

en: Location
target: இடம்

en: Count
target: எண்ணிக்கை

en: configure
target: தகவமைக்குக

en: Anonymous
target: பெயரிலி

en: warning
target: எச்சரிக்கை

en: View 'page not found' errors (404s).
target: 'பக்கம் இல்லை' வழுக்களை நோக்குக (404).

en: View 'access denied' errors (403s).
target: 'அணுகல் மறுக்கப்பட்டுள்ளது' வழுக்களை நோக்குக (403).
