Monitoring (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (41 entries)

en: Title
target: 标题

en: Save configuration
target: 保存配置

en: Status
target: 状态

en: Value
target: 值

en: Actions
target: 动作

en: Description
target: 描述

en: Log
target: 日志

en: more
target: 更多

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: Overview
target: 概述

en: Reset
target: 重置

en: Test
target: 测试

en: Message
target: 消息

en: Category
target: 分类

en: Settings
target: 设置

en: Label
target: 标签

en: Save
target: 保存

en: Timestamp
target: 时间戳

en: no
target: 否

en: All
target: 全部

en: To
target: 到

en: From
target: 源自

en: Details
target: 细节

en: Desc
target: 降序

en: Verbose
target: 详尽模式

en: Sort by
target: 排序依据

en: ‹ previous
target: ‹ 上一页

en: next ›
target: 下一页 ›

en: Result
target: 结果

en: Apply
target: 应用

en: « first
target: « 第一页

en: last »
target: 末页 »

en: Offset
target: 偏移量

en: Cached
target: 缓存的

en: No restriction
target: 不限类型

en: Items per page
target: 每页条目数

en: - All -
target: - 全部 -

en: Status message
target: 状态消息

en: Asc
target: 升序

en: Master
target: 主
