Monitoring (7.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (19 entries)

en: Title
target: தலைப்பு

en: Save configuration
target: அமைவடிவத்தை சேமிக்குக

en: Status
target: நிலை

en: Description
target: விவரிப்பு

en: more
target: மேலும்

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Message
target: தகவல்

en: Category
target: வகை

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Details
target: விபரங்கள்

en: ‹ previous
target: < முன்

en: next ›
target: அடுத்தது >

en: « first
target: << தொடக்கம்

en: last »
target: முடிவு >>

en: page not found
target: பக்கம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை
