Monitoring (7.x-1.1) - en to tr translation catalogue (47 entries)

en: Title
tr: Başlık

en: Save configuration
tr: Yapılandırmayı kaydet

en: Status
tr: Durum

en: Actions
tr: Eylemler

en: Description
tr: Açıklama

en: Log
tr: Günlük kayıtları

en: more
tr: daha fazla

en: Disabled
tr: Etkin değil

en: Enabled
tr: Etkin

en: Yes
tr: Evet

en: No
tr: Hayır

en: Overview
tr: Genel Bakış

en: Reset
tr: Sıfırla

en: Message
tr: İleti

en: Category
tr: Kategori

en: Settings
tr: Ayarlar

en: Name
tr: İsim

en: Label
tr: Etiket

en: Save
tr: Kaydet

en: Timestamp
tr: Zaman damgası

en: Unknown
tr: Bilinmiyor

en: All
tr: Tümü

en: Warning
tr: Uyarı

en: OK
tr: Tamam

en: Details
tr: Ayrıntılar

en: Desc
tr: Azalan

en: Verbose
tr: Detaylı

en: Sort by
tr: Sıralama anahtarı

en: ‹ previous
tr: ‹ önceki

en: next ›
tr: sonraki ›

en: Result
tr: Sonuç

en: Info
tr: Bilgi

en: Apply
tr: Uygula

en: « first
tr: « ilk

en: last »
tr: son »

en: Offset
tr: Başlangıç değeri

en: - Select -
tr: - Seçin -

en: Output
tr: Çıktı

en: Items per page
tr: Sayfa başına öğe sayısı

en: Delete selected
tr: Seçileni sil

en: - All -
tr: - Tümü -

en: page not found
tr: sayfa bulunamadı

en: Critical
tr: Önemli

en: Graph settings
tr: Grafik ayarları

en: Status message
tr: Durum mesajı

en: Asc
tr: Artan

en: Master
tr: Ana (master)
