Monitoring (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (40 entries)

en: Title
target: عنوان

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: Status
target: وضعیت

en: Actions
target: عملکردها

en: Description
target: شرح

en: more
target: بیشتر

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Overview
target: مرورکلی

en: Reset
target: اعاده

en: Test
target: آزمایش

en: Message
target: پیغام

en: Category
target: دسته

en: Settings
target: تنظیمات

en: Label
target: برچسب

en: Save
target: ذخیره

en: Timestamp
target: الگوی زمانی

en: Unknown
target: نامشخص

en: All
target: همه

en: Warning
target: اخطار

en: OK
target: موافقت

en: Details
target: جزئیات

en: Desc
target: نزولی

en: Sort by
target: مرتب کن بر اساس

en: ‹ previous
target: ‹ قبلی

en: next ›
target: بعدی ›

en: Result
target: نتیجه

en: Info
target: اطلاعات

en: Apply
target: تایید

en: « first
target: « ابتدا

en: last »
target: انتها »

en: Offset
target: جابجایی

en: Items per page
target: عنصر‌ها در هر صفحه

en: - All -
target: - همه -

en: Critical
target: بحرانی

en: Status message
target: پیغام وضعیت

en: Asc
target: صعودی

en: Master
target: مدیر
