Monitoring (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (45 entries)

en: Title
target: 標題

en: Save configuration
target: 儲存設定

en: Status
target: 狀態

en: Actions
target: 動作

en: Description
target: 描述

en: Log
target: 日誌

en: more
target: 更多

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Overview
target: 概覽

en: Reset
target: 重設

en: Message
target: 訊息

en: Category
target: 分類

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Label
target: 標籤

en: Save
target: 儲存

en: Timestamp
target: 時間

en: Unknown
target: 未知

en: All
target: 所有

en: Warning
target: 警告

en: N/A
target: 無

en: OK
target: 確定

en: Details
target: 詳情

en: Desc
target: 遞減

en: Verbose
target: 詳盡模式

en: Sort by
target: 排序依據

en: ‹ previous
target: ‹ 上一頁

en: next ›
target: 下一頁 ›

en: Result
target: 結果

en: Info
target: 資訊

en: Apply
target: 套用

en: « first
target: « 第一頁

en: last »
target: 最後一頁 »

en: Offset
target: 位移

en: - Select -
target: - 選取 -

en: Output
target: 輸出

en: Items per page
target: 每頁的項目數

en: - All -
target: - 全部 -

en: page not found
target: 找不到網頁

en: Critical
target: 嚴重

en: Status message
target: 狀態訊息

en: Asc
target: 遞增
