Monolog (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: No log messages available.
target: Ingen log-beskeder til rådighed.

en: The configuration options have been saved.
target: Indstillingerne er blevet gemt.

en: Error
target: Fejl

en: Revert
target: Gendan
