Moxiemanager (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: Reset to defaults
target: بازنشاندن به پیش‌فرض

en: Value
target: مقدار

en: Cancel
target: لغو

en: Edit
target: ویرایش

en: Reset
target: بازنشانی

en: The configuration options have been saved.
target: تنظیمات ذخیره شدند.

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: گزینه‌های پیکربندی به مقادیر پیش‌فرض‌شان بازنشانی شدند.

en: help
target: راهنما

en: Option
target: انتخاب

en: This cannot be undone.
target: این عمل قابل بازگشت نیست.

en: Installation
target: نصب
