Moxiemanager (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: Reset to defaults
target: Restaurar as configurações padrão

en: Value
target: Valor

en: Cancel
target: Cancelar

en: Edit
target: Editar

en: Reset
target: Reiniciar

en: The configuration options have been saved.
target: As opções de configuração foram guardadas.

en: Option
target: Opção
