Moxiemanager (7.x-1.0-alpha3) - en to bs translation catalogue (8 entries)

en: User interface
bs: Korisničko sučelje

en: Save configuration
bs: Sačuvaj postavke

en: Reset to defaults
bs: Resetuj na defaultno

en: Value
bs: Vrijednost

en: Cancel
bs: Otkaži

en: Edit
bs: Izmjeni

en: The configuration options have been saved.
bs: Postavke konfiguracije su sačuvane.

en: The configuration options have been reset to their default values.
bs: Postavke konfiguracije su resetovane na defaultne vrijednosti.
