Moxiemanager (7.x-1.0-alpha3) - en to id translation catalogue (13 entries)

en: User interface
id: Antarmuka pengguna

en: Save configuration
id: Simpan konfigurasi

en: Reset to defaults
id: Kembalikan ke standar

en: Value
id: Nilai

en: Cancel
id: Batal

en: Edit
id: Sunting

en: The configuration options have been saved.
id: Opsi-opsi konfigurasi sudah disimpan.

en: The configuration options have been reset to their default values.
id: Opsi konfigurasi sudah dikembalikan ke nilai standarnya.

en: help
id: panduan

en: Option
id: Opsi

en: This cannot be undone.
id: Jika sudah dilakukan, ini tidak bisa dikembalikan.

en: Not present
id: Tidak tersedia

en: Installation
id: Pemasangan
