Moxiemanager (7.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: User interface
target: 用户界面

en: Save configuration
target: 保存配置

en: Reset to defaults
target: 重置为默认值

en: Value
target: 值

en: Cancel
target: 取消

en: Edit
target: 编辑

en: Reset
target: 重置

en: The configuration options have been saved.
target: 配置选项已保存。

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: 已恢复为默认值

en: help
target: 帮助

en: Upload new file
target: 上传新文件

en: Option
target: 选项

en: Browse
target: 浏览

en: This cannot be undone.
target: 此动作无法恢复。

en: Not present
target: 未配置

en: Installation
target: 安装
