Moxiemanager (7.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: User interface
target: 使用者介面

en: Save configuration
target: 儲存設定

en: Reset to defaults
target: 重置為預設值

en: Value
target: 數值

en: Cancel
target: 取消

en: Edit
target: 編輯

en: Reset
target: 重設

en: The configuration options have been saved.
target: 設定選項已儲存。

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: 設定選項已被重設至預設值。

en: help
target: 說明

en: Option
target: 選項

en: Browse
target: 瀏覽

en: This cannot be undone.
target: 此動作無法復原。

en: Not present
target: 不存在
