Moxiemanager (7.x-1.0-alpha5) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: Reset to defaults
target: Restaurar os valores predefinidos

en: Value
target: Valor

en: Cancel
target: Cancelar

en: Edit
target: Editar

en: Reset
target: Reiniciar

en: Weight
target: Peso

en: The configuration options have been saved.
target: As opções de configuração foram guardadas.

en: Label
target: Etiqueta

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: As opções de configuração foram reinicializadas para os seus valores predefinidos.

en: help
target: ajuda

en: Option
target: Opção

en: This cannot be undone.
target: Esta acção não pode ser desfeita.

en: Not present
target: Não presente

en: Installation
target: Instalação

en: If the amount of boxes above isn't enough, click here to add more choices.
target: Se o número de campos acima não for suficiente, active esta caixa de selecção e clique no botão Pré-visualização abaixo para obter mais campos.

en: More choices
target: Mais opções
