Moxiemanager (7.x-1.0-alpha5) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Value
target: Værdi

en: The configuration options have been saved.
target: Indstillingerne er blevet gemt.

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: Indstillingernes standardværdier er blevet gendannet.

en: help
target: hjælp

en: This cannot be undone.
target: Dette kan ikke fortrydes.
