Multifield (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Delete
target: Eliminar

en: Operations
target: Operações

en: Cancel
target: Cancelar

en: Remove
target: Remover

en: Description
target: Descrição

en: Edit
target: Editar

en: None
target: Nenhum

en: This action cannot be undone.
target: Esta ação não pode ser anulada.

en: Label
target: Etiqueta

en: Save
target: Guardar

en: Default
target: Predefinido

en: Fields
target: Campos

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: Manage display
target: Gerir exibição

en: View mode
target: Modo de visualização
