Multifield (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Delete
target: 删除

en: Operations
target: 操作

en: Cancel
target: 取消

en: Remove
target: 移除

en: Description
target: 描述

en: Edit
target: 编辑

en: None
target: 无

en: This action cannot be undone.
target: 此动作无法恢复。

en: Label
target: 标签

en: Save
target: 保存

en: Default
target: 默认

en: Fields
target: 字段

en: Machine name
target: 机读名称

en: These settings apply to the %field field everywhere it is used.
target: 这些设置作用于 %field 字段所被使用的任何地方。

en: Manage display
target: 管理显示

en: This will appear in the administrative interface to easily identify it.
target: 这个标题只显示在管理界面

en: View mode
target: 查看模式
