Multifield (7.x-1.0-unstable2) - en to te translation catalogue (4 entries)

en: Remove
te: తొలిగించు

en: Description
te: వివరణ

en: Default
te: అప్రమేయం

en: View mode
te: వీక్షణ పద్ధతి
