Multifield (7.x-1.0-unstable3) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Remove
ta: நீக்கு

en: Description
ta: விரிவாக்கம்

en: Default
ta: இயல்பான

en: View mode
ta: பார்க்கும் முறை
