Multifield (7.x-1.0-unstable5) - en to am translation catalogue (4 entries)

en: Remove
am: አስወግድ

en: Description
am: ማብራሪያ

en: Default
am: ነባሪ

en: View mode
am: የእይታ ሁኔታ
