Multifield (7.x-1.0-unstable5) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: Remove
hi: हटाएँ

en: Description
hi: उल्लेख

en: Default
hi: डीफॉल्ट

en: View mode
hi: दृश्य प्रणाली
