Multifield (7.x-1.0-unstable9) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Cancel
target: 取消

en: Remove
target: 移除

en: Description
target: 描述

en: Edit
target: 編輯

en: None
target: 無

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Label
target: 標籤

en: Save
target: 儲存

en: Default
target: 預設

en: Fields
target: 欄位

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: These settings apply to the %field field everywhere it is used.
target: 這些設置作用於 %field 欄位所被使用的任何地方。

en: Manage display
target: 管理顯示

en: View mode
target: 檢視模式
