Multisite Redirect (7.x-1.0-beta1) - en to de translation catalogue (25 entries)

en: delete
de: Löschen

en: Delete
de: Löschen

en: List
de: Liste

en: Cancel
de: Abbrechen

en: Advanced options
de: Erweiterte Optionen

en: Weight
de: Gewichtung

en: Settings
de: Einstellungen

en: edit
de: Bearbeiten

en: Save
de: Speichern

en: Path
de: Pfad

en: Site
de: Website

en: To
de: An

en: From
de: Von

en: here
de: hier

en: Configuration
de: Konfiguration

en: Redirect
de: Umleiten

en: any
de: beliebig

en: Add redirect
de: Umleitung hinzufügen

en: Status Code
de: Statuscode

en: About
de: Über

en: Exclusions
de: Ausschlüsse

en: Redirect status
de: Weiterleitungsstatus

en: You can find more information about HTTP redirect status codes at <a href="@status-codes">@status-codes</a>.
de: Weitere Informationen zu HTTP-Umleitungs-Statuscodes sind unter <a href="@status-codes">@status-codes</a> verfügbar.

en: Enter an internal Drupal path, path alias, or complete external URL (like http://example.com/) to redirect to. Use %front to redirect to the front page.
de: Einen internen Drupal-Pfad, Pfad-Alias oder komplette externe URL (wie http://example.com/) <strong>als Ziel der Umleitung</strong> eintragen. %front eintragen für eine Umleitung zur Startseite.

en: Default (@default)
de: Standard (@default)
