Multisite Redirect (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: delete
target: 删除

en: Delete
target: 删除

en: List
target: 列表

en: Cancel
target: 取消

en: Advanced options
target: 高级选项

en: Weight
target: 权重

en: Settings
target: 设置

en: edit
target: 编辑

en: Save
target: 保存

en: Path
target: 路径

en: Site
target: 站点

en: Never
target: 永不

en: To
target: 到

en: From
target: 源自

en: Last access
target: 上次访问

en: Count
target: 计数

en: here
target: 这儿

en: Configuration
target: 配置

en: Redirect
target: 重定向

en: any
target: 任意

en: Add redirect
target: 添加重定向

en: Status Code
target: 状态代码

en: About
target: 关于

en: Redirect status
target: 重定向状态

en: You can find more information about HTTP redirect status codes at <a href="@status-codes">@status-codes</a>.
target: 您可以在 <a href="@status-codes">@status-codes</a>找到关于HTTP重定向状态代码的更多信息。

en: Default (@default)
target: 默认(@default)
